)^{-1}

Expected rate (day

0 20 40 60 80

)^{-1} Observed rate (day

0

20

40

60

80

100 Data

/dof=62/7) 2χ No osc.(

/dof=8.1/6) 2χ Best fit ( 90% CL

Data

Livetime: 462.72 days =1.0 2χΔ error defined as σ1

-1 0.49 day ± Background rate: 7.29

(stat+sys)

-0.039

+0.038

) = 0.098

13θ(2^2sin

DC-III (nH) Preliminary